en	Reaction Administration
fr	Administration des réactions

en	This is the administration area for Reactions.
fr	Il s'agit de la zone d'administration des réactions.

en	Reactions
fr	Réactions

en	Reactions — Manage Incoming HTTP Webhooks
fr	Réactions — Gérer les Webhooks HTTP entrants

en	No reactions found!
fr	Aucune réaction trouvée !

en	There are currently no reaction records found in the database.
fr	Il n'y a actuellement aucun enregistrement de réaction trouvé dans la base de données.

en	Create new reaction
fr	Créer une nouvelle réaction

en	No reactions found!
fr	Aucune réaction trouvée !

en	With the current set of filters applied, no reactions could be found.
fr	Aucune réaction n'a pu être trouvée avec l'ensemble de filtres appliqués.

en	Remove all filter
fr	Retirer tous les filtres

en	Implementation class for reaction type "%s" is missing.
fr	La classe d'implémentation pour le type de réaction "%s" est manquante.

en	Example
fr	Exemple

en	Filter
fr	Filtre

en	Reset
fr	Réinitialiser

en	Name
fr	Nom

en	Reaction Type
fr	Type de réaction

en	Show all
fr	Tout afficher

en	previous
fr	précédent

en	next
fr	suivant

en	first
fr	premier

en	last
fr	dernier

en	Records
fr	Enregistrements

en	Page

en	Refresh
fr	ِActualiser

en	Delete reactions
fr	Supprimer les réactions

en	Are you sure you want to delete all marked reactions?
fr	Êtes-vous sûr(e) de vouloir supprimer toutes les réactions sélectionnées ?